/*bladesign*/
<template>
  <DetailLayout :title="'前沿-Bladesign-矩形截面梁受力分析'">
    <div class="detail">
        <div class="content-left">
          <p class="title">计算目标：</p>
          <p class="dec">
            本测试算例对末端受力的矩形截面悬臂梁进行静态分析，计算梁轴线上各点的位移
          </p>
          <div>
            <p class="title">模型参数:</p>
            <p class="dec">算例中矩形截面梁的几何模型如图所示。</p>
            <div class="imgs">
              <img src="@/assets/match/byy1.png" alt="图片" />
            </div>
            <p class="dec">
              模型的截面为0.4m*0.2m的矩形，长5m。网格采用25mm*25mm的二次四边形面单元和100mm的beam单元。边界条件如图1
              2所示，一端整个截面固定全部六个自由度，另一端几何中心点受力（Y=Z=0），大小为100kN，方向沿Z轴正向。
            </p>
            <div class="imgs">
              <img src="@/assets/match/byy2.png" alt="图片" />
            </div>
            <p class="dec">
              模型采用各向同性材料，弹性模量E=136GPa，泊松比v=0.34。
            </p>
          </div>
        </div>
        <div class="content-right">
          <p class="title">相关资料</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </DetailLayout>
</template>

<script>
import DetailLayout from '../components/DetailLayout'
export default {
  name: 'Detailbyy',
  components: { DetailLayout },
  data() {
    return {}
  },
  created() {},
  mounted() {},
  methods: {},
}
</script>

<style lang="scss" scoped>
@import '@/styles/variables.scss';
@import '@/styles/mixin.scss';
.detail {
}
</style>

